5.64
7.01
8.17
9.56
10.66
10.69
11.12
12.11
13.25
13.50
14.30
14.65
14.90
15.56
16.15
16.04
17.41
17.43
18.54
18.60
19.22
19.89
19.96
20.42
20.97
21.42
21.89
22.49
22.82
23.18
23.50
23.14
23.41
23.94
23.98
23.43
23.29
23.19
23.20
22.93
22.89
22.88
22.71
22.37
21.72
21.20
20.87
20.33
19.40
18.53
18.05
17.57
17.34
16.91
16.71
16.53
15.79
15.22
15.04
16.37
16.38
15.78
15.46
14.93
15.00
14.57
14.98
14.88
14.09
13.51
13.18
12.79
12.42
12.47
12.39
12.30
12.33
12.18
11.89
11.61
11.26
11.16
11.35
11.29
10.75
10.53
10.43
10.79
10.72
10.63
10.65
10.67
10.60
10.51
11.95
12.96
13.32
13.80
13.90
14.74
14.81
14.94
15.35
15.61
15.37
15.43
15.88
16.40
16.01
16.70
17.12
17.05
17.90
18.17
18.25
18.50
19.12
19.20
19.66
19.51
19.68
20.70
20.88
21.15
20.72
20.95
21.44
21.45
21.21
21.18
21.14
20.99
20.86
20.26
19.61
18.87
18.59
18.07
17.31
16.45
15.34
14.38
13.63
12.83
12.94
13.68
13.79
14.26
14.17
13.62
9.69
9.11
7.96
7.02
7.88
7.43
6.96
6.26
6.48
6.21
6.00
5.55
5.94
5.50
4.95
4.65
3.82
3.17
3.23
3.03
3.16
3.45
3.14
3.18
2.48
2.12
1.96
1.82
1.42
1.88
2.20
3.77
5.41
6.44
7.15
8.11
9.26
10.13
10.78
12.00
12.61
13.13
13.33
14.43
14.32
15.16
16.82
16.92
18.20
18.19
18.81
18.44
19.01
19.64
20.53
21.11
21.29
21.82
22.32
22.67
22.92
23.30
23.44
24.00
24.28
24.54
25.02
25.40
25.34
25.49
25.52
25.82
26.20
26.16
25.68
24.72
23.62
23.08
22.69
21.31
19.78
18.46
17.36
15.60
15.25
12.92
12.35
11.91
10.76
10.35
9.68
9.46
8.73
8.68
8.14
X`
7.48
7.41
7.05
6.80
6.61
5.97
5.72
5.83
5.80
5.49
5.51
5.10
4.76
4.90
4.53
4.35
4.67
4.92
6.37
7.67
9.17
10.45
12.09
13.73
14.66
15.82
17.32
18.15
19.84
20.57
21.64
22.07
22.50
22.98
23.05
23.25
23.93
24.38
24.56
24.63
25.62
26.02
26.07
26.90
27.20
27.59
27.73
28.04
28.11
28.82
28.75
28.77
29.60
28.10
28.59
27.49
26.04
24.20
24.25
25.06
23.82
24.76
24.36
23.58
23.54
22.59
21.94
20.77
19.75
16.67
14.86
14.87
16.25
14.78
13.06
12.57
12.34
12.36
12.52
11.62
11.37
10.70
10.44
10.21
9.79
9.59
8.93
8.84
8.70
8.54
8.33
8.31
8.13
7.79
7.70
7.17
7.26
7.45
7.27
7.31
7.16
7.57
8.74
9.89
12.53
13.46
15.11
15.98
16.73
17.39
17.58
18.06
18.72
19.44
20.31
21.24
21.00
21.75
22.08
22.44
23.09
23.61
23.55
24.59
25.11
26.28
26.56
26.76
27.01
26.94
27.39
27.64
28.18
28.60
29.05
28.88
28.86
28.99
29.39
29.78
29.43
29.15
28.91
28.23
27.65
27.05
26.41
25.47
24.70
24.14
23.52
22.77
22.41
21.63
21.47
20.71
20.52
20.00
19.82
16.31
15.20
14.83
15.23
14.96
14.67
14.91
14.10
13.84
13.27
12.49
11.71
11.25
10.93
10.58
10.37
10.16
10.28
9.92
9.52
9.04
8.56
8.40
8.28
8.12
8.02
7.85
7.72
8.43
10.20
11.56
13.04
14.16
14.80
16.02
16.85
16.79
17.78
18.61
19.03
19.41
19.23
22.03
22.42
22.79
24.17
24.81
24.71
25.73
25.72
26.23
27.22
27.61
28.30
29.34
29.40
29.93
29.84
30.43
30.96
28.65
29.09
29.44
29.96
30.98
31.27
31.69
29.89
27.08
26.52
26.29
25.96
25.74
24.60
22.63
23.22
22.76
21.60
20.37
19.83
20.11
20.43
18.75
17.14
17.24
16.98
16.36
15.58
14.64
14.92
14.48
13.89
12.88
12.77
12.68
12.50
12.67
12.69
11.67
11.13
11.00
10.95
10.73
10.89
10.36
10.03
9.70
9.61
9.41
9.29
9.84
11.23
12.73
14.33
15.81
16.09
17.51
19.26
19.97
20.85
21.10
21.80
22.70
23.31
24.08
24.96
25.64
25.93
26.05
26.65
27.04
28.26
28.89
29.17
29.30
29.59
30.18
30.66
31.11
31.13
31.95
32.62
32.77
32.67
32.53
32.73
32.17
1q."y8bL
29.35
28.92
28.32
27.86
27.85
27.46
26.70
25.53
24.84
24.88
23.28
22.48
20.89
20.24
18.16
16.50
15.80
14.75
14.46
13.56
13.36
12.86
11.92
11.45
11.27
11.32
10.94
10.26
10.17
9.82
9.67
9.71
9.44
9.25
8.90
8.45
8.24
9.12
10.85
12.31
13.49
15.57
16.77
17.67
18.77
20.55
21.71
21.99
22.57
23.21
24.19
23.96
24.75
25.94
25.89
26.73
27.40
27.82
28.01
28.53
29.32
29.61
29.92
30.19
30.47
31.15
31.29
31.78
32.01
31.37
31.91
31.98
32.07
32.21
30.95
30.48
29.03
27.94
27.76
27.31
27.13
26.93
27.14
26.88
26.12
25.60
24.73
24.66
24.43
23.07
22.60
22.47
23.27
23.01
22.00
21.86
19.87
18.13
16.63
15.45
15.06
14.54
13.92
12.80
12.25
12.05
11.84
11.48
11.50
11.08
10.80
10.09
9.33
9.24
8.87
8.86
8.18
8.47
13.31
15.14
15.32
19.34
20.05
20.65
21.67
23.74
24.24
25.18
25.51
25.77
26.79
27.50
27.69
27.99
28.34
29.13
29.27
29.58
29.79
30.35
30.52
29.04
30.07
25.42
23.04
25.44
26.38
25.97
26.30
24.01
22.29
22.53
22.56
20.78
20.44
20.80
20.40
19.16
18.91
18.36
17.76
17.26
17.30
17.03
16.39
15.95
15.18
14.68
14.70
14.59
14.53
14.31
14.15
13.97
13.54
13.23
13.02
12.71
12.20
12.06
11.17
10.46
10.27
10.50
10.14
10.15
10.41
10.81
11.41
12.08
12.64
14.71
15.10
16.56
17.44
17.93
18.51
19.02
20.08
20.75
21.76
22.22
22.81
22.97
23.79
24.46
26.13
26.09
26.06
26.22
26.39
26.10
26.36
26.51
26.11
25.75
25.54
25.21
24.34
23.81
23.70
23.57
23.51
23.26
22.21
22.25
22.15
21.81
21.48
20.48
20.93
20.62
20.27
18.82
17.63
16.81
17.08
19.08
15.47
15.42
14.45
13.55
14.85
12.56
12.76
12.60
12.63
12.41
12.54
12.32
15.09
16.94
21.08
21.30
21.66
22.11
22.75
23.15
23.89
24.35
24.32
24.50
25.05
25.37
25.84
25.86
26.50
26.63
26.91
27.27
27.36
27.35
27.02
27.58
27.28
27.43
26.32
25.87
23.71
22.62
22.27
21.79
21.52
21.06
22.17
21.91
20.64
19.74
18.57
17.35
16.66
17.64
14.34
13.45
13.11
12.89
12.46
12.44
11.98
11.52
10.99
9.60
9.45
9.28
9.43
9.62
9.93
13.14
14.51
17.71
18.73
19.49
20.21
21.03
22.99
23.11
23.12
23.86
24.55
24.82
25.24
25.80
26.64
27.23
27.96
28.07
27.92
28.85
29.00
28.21
27.55
27.97
27.37
26.69
26.62
25.38
24.42
24.18
24.95
24.33
24.89
22.72
21.26
20.01
20.49
18.65
18.95
18.24
16.54
15.73
15.70
16.30
16.80
16.41
15.67
14.60
13.41
12.97
11.49
11.10
11.57
11.39
11.14
11.11
10.87
10.71
10.01
9.95
9.88
9.75
9.40
9.18
9.37
9.50
9.99
12.59
13.74
14.58
16.94
20.35
20.98
21.32
22.43
23.00
23.87
23.65
25.67
26.68
27.33
27.48
28.05
28.29
28.69
29.85
29.69
29.80
30.29
29.95
30.77
29.01
28.46
28.61
28.09
27.67
22.20
20.18
18.90
17.91
17.22
16.20
15.76
15.94
16.03
15.38
15.03
12.29
11.44
11.22
10.55
9.08
8.95
8.81
8.66
8.83
8.34
8.38
8.55
10.84
13.44
15.69
18.12
18.92
20.30
21.53
21.98
22.38
22.87
24.04
25.31
25.79
26.55
28.15
28.84
29.38
29.70
30.45
30.12
30.73
30.63
30.85
30.87
30.86
30.74
29.45
28.87
28.22
27.21
25.81
24.02
21.59
20.25
19.58
16.78
15.65
13.96
13.64
12.72
12.23
11.74
11.51
11.02
10.92
10.52
10.25
9.13
8.67
8.23
8.19
8.06
7.68
7.22
6.98
7.71
9.48
11.55
13.85
15.77
18.45
20.29
21.19
21.55
22.39
22.61
24.45
25.41
26.42
26.74
27.83
28.37
29.11
30.21
30.06
29.53
29.74
30.33
30.30
29.81
29.64
29.46
29.52
29.51
28.83
26.44
25.98
24.91
24.31
23.73
23.02
22.30
20.61
17.69
17.02
14.01
12.19
11.34
10.97
10.04
9.39
8.97
8.51
7.92
7.50
7.30
6.86
6.90
6.19
6.40
5.93
5.56
5.29
5.08
5.16
5.70
12.17
13.52
16.22
17.85
18.18
18.99
20.73
20.94
21.46
23.68
25.45
25.91
26.25
25.99
26.26
25.95
25.59
25.07
24.44
20.66
18.21
19.27
18.52
16.08
13.88
15.29
14.62
15.08
14.73
11.83
11.30
9.87
9.30
7.25
6.73
6.69
6.25
5.92
5.67
5.48
5.59
5.35
4.94
4.72
4.15
3.69
3.15
3.00
2.68
2.94
3.09
3.67
5.89
8.05
9.20
9.96
12.38
13.72
16.00
16.34
18.69
19.53
20.14
20.17
21.07
21.70
23.24
24.10
24.12
24.39
24.47
24.86
25.03
24.83
24.92
24.99
24.93
24.68
23.92
23.40
22.40
22.06
21.17
20.58
20.02
19.35
18.86
18.63
18.04
16.55
16.23
15.74
15.12
14.24
12.12
10.49
9.31
8.96
8.62
8.26
8.20
8.16
7.61
7.19
7.03
6.55
6.38
6.05
6.15
6.43
6.46
7.29
7.58
7.75
8.15
9.14
10.91
11.54
12.43
13.61
16.57
17.04
17.54
17.83
17.98
21.05
21.25
21.23
20.06
20.59
19.73
19.76
19.90
18.93
19.15
19.05
17.95
17.50
17.10
16.84
15.89
15.15
14.89
13.91
13.42
11.72
11.40
11.42
11.43
11.47
11.36
11.31
11.15
10.96
10.82
11.05
10.98
11.73
12.95
12.28
11.94
14.18
14.27
14.14
13.48
15.96
17.40
17.20
17.25
13.67
12.16
11.59
11.63
11.33
11.28
10.42
9.63
8.85
8.07
7.97
6.72
6.84
6.20
5.71
5.73
5.44
5.52
9.57
11.01
13.19
13.78
14.25
13.07
15.02
15.31
15.84
16.48
16.69
17.23
16.86
17.45
17.16
17.86
17.37
18.27
18.10
17.89
15.91
15.05
14.41
12.99
13.43
13.66
11.66
10.05
9.23
8.57
7.76
7.63
7.64
5.98
5.61
5.01
4.49
4.10
3.74
3.56
3.71
3.63
3.44
3.06
2.88
2.66
2.47
2.01
1.80
1.75
1.61
1.58
0.89
0.71
1.24
1.57
1.93
3.37
4.91
6.23
8.39
9.16
9.98
10.48
12.87
14.63
15.59
16.24
17.77
18.38
18.23
18.70
19.30
19.86
21.49
21.93
21.85
22.10
21.74
20.83
20.22
19.10
18.34
17.53
17.01
17.19
16.51
14.44
13.76
12.21
12.01
8.89
8.82
8.88
8.71
7.87
7.21
7.35
7.47
7.08
6.91
6.82
6.78
6.71
6.89
6.92
7.10
7.12
6.94
7.66
8.04
10.12
11.04
11.76
13.01
13.95
15.72
16.21
16.33
16.99
16.59
20.38
20.90
20.41
20.46
20.20
19.71
19.13
18.74
18.88
18.42
18.29
17.72
15.53
15.54
15.48
14.13
14.02
14.00
13.93
12.22
11.79
9.77
10.29
10.90
11.21
11.19
11.53
11.75
11.96
12.26
12.85
14.21
17.33
17.88
19.32
19.55
21.41
22.04
22.28
22.36
23.77
23.78
22.96
23.17
22.73
22.65
20.67
20.45
19.81
19.21
18.31
18.14
18.03
18.09
17.68
16.74
16.87
15.30
14.50
14.69
15.01
16.68
17.42
17.75
19.14
21.36
21.38
21.73
22.55
22.64
22.26
20.96
21.90
22.35
21.51
22.84
22.01
23.16
22.54
20.16
19.79
19.29
16.88
15.24
13.21
13.00
13.60
12.78
12.98
13.15
11.88
11.87
10.33
9.47
9.35
8.60
8.76
9.10
10.22
11.46
17.00
20.82
21.37
22.86
24.15
25.56
27.18
25.65
24.85
25.09
25.43
25.16
24.77
23.53
22.33
22.05
21.33
18.67
20.28
19.62
17.29
16.35
14.47
14.06
13.99
13.69
13.40
13.34
12.48
12.04
11.77
11.80
11.03
18.30
19.25
21.40
22.74
23.63
24.69
24.94
26.95
27.53
27.66
28.06
28.17
28.70
29.25
28.35
28.00
28.20
29.29
27.24
28.02
26.75
26.31
26.08
25.83
23.49
21.97
21.35
20.51
19.67
19.42
19.09
17.73
13.58
13.57
13.03
12.14
12.03
12.90
15.13
15.33
15.99
16.60
19.72
20.04
21.09
21.22
22.24
22.94
21.61
21.78
21.96
19.48
19.50
18.80
17.70
16.46
15.87
15.17
13.83
12.70
11.82
12.07
11.64
11.93
15.26
16.75
17.38
17.15
18.08
18.62
19.18
19.65
21.16
22.66
23.38
21.13
18.68
16.13
14.56
13.10
12.27
9.78
8.65
8.50
7.91
8.25
7.74
6.99
6.88
6.68
6.39
6.52
6.28
11.06
14.49
17.99
20.32
21.02
21.84
21.68
22.80
23.99
25.10
25.57
25.46
25.76
24.07
23.95
22.16
20.23
20.09
19.91
19.57
19.17
18.83
18.66
17.84
15.97
15.36
14.20
13.59
13.39
13.09
12.93
13.08
12.91
12.45
12.37
12.24
13.28
13.70
14.36
15.40
15.62
15.55
15.92
16.93
17.06
17.79
14.08
13.81
13.29
11.20
10.62
10.23
10.19
10.10
9.80
9.83
9.73
9.64
9.66
9.34
9.06
8.63
8.44
7.84
7.62
9.22
10.54
10.30
12.82
14.28
14.42
14.82
17.47
18.26
18.48
19.52
19.19
20.07
18.49
18.32
18.56
17.60
16.47
14.72
14.35
12.75
12.40
11.81
11.68
11.18
11.78
11.86
11.97
13.94
15.64
17.13
17.59
18.02
19.33
19.77
19.45
20.39
21.39
22.18
21.27
20.03
19.39
18.39
16.10
11.24
10.24
9.81
9.97
8.42
8.37
7.40
7.11
6.81
6.53
6.54
6.27
5.66
5.53
6.22
6.34
9.32
16.90
19.70
23.56
23.91
24.61
25.61
25.36
25.27
24.98
24.67
23.10
22.51
20.69
19.38
18.58
13.98
10.64
10.38
10.18
8.78
8.75
8.49
8.10
7.28
6.95
6.50
6.56
6.31
6.70
7.07
7.77
11.69
17.62
17.92
18.96
18.85
19.37
21.12
23.36
23.35
23.37
23.39
19.63
16.65
16.17
12.02
12.55
8.27
7.93
7.56
7.53
7.80
7.49
7.20
7.23
7.09
6.32
5.99
7.55
13.86
16.05
18.33
18.40
18.71
20.56
22.34
23.23
26.48
27.12
27.52
27.63
28.08
27.74
26.66
24.65
23.42
21.87
19.11
16.72
15.93
14.11
12.58
10.08
9.38
19.31
23.83
23.84
24.03
24.29
25.12
24.80
25.26
23.76
23.69
23.33
19.93
17.09
16.19
15.19
14.23
10.83
9.85
9.90
9.53
9.49
15.07
19.07
22.68
23.13
24.37
25.19
25.33
26.21
26.67
27.03
27.54
28.33
28.74
28.90
28.50
27.57
25.78
27.71
26.34
25.55
15.90
15.21
14.22
14.19
13.87
12.10
11.65
12.66
13.12
17.80
19.88
22.09
23.03
23.34
22.31
23.66
24.13
23.60
21.62
22.02
21.34
20.60
16.28
15.50
14.05
13.38
11.60
9.03
8.80
8.36
10.11
16.62
16.18
10.86
10.88
10.47
6.60
6.42
6.51
6.47
5.85
5.38
4.88
4.79
4.70
4.51
4.66
4.61
4.48
5.62
6.63
9.58
13.05
14.84
16.12
18.79
19.85
22.78
20.47
19.99
19.24
18.11
15.51
9.74
9.27
9.05
8.09
7.98
8.08
9.09
10.74
16.42
20.13
21.54
26.15
27.88
29.18
29.31
29.55
29.73
28.71
27.72
26.85
26.87
24.64
20.74
18.76
11.90
10.34
14.55
17.11
17.74
18.89
23.75
24.62
25.17
26.77
27.98
28.97
28.96
30.02
30.44
30.40
30.91
30.92
32.00
32.02
32.37
32.91
32.13
31.66
32.04
31.62
31.32
30.53
29.75
29.02
28.31
26.99
25.58
24.58
18.43
16.44
14.95
14.40
13.75
17.27
17.96
22.46
25.22
26.72
27.07
28.41
28.67
29.23
29.63
29.37
29.65
30.25
30.23
31.30
30.78
32.08
31.89
31.61
32.39
32.44
32.31
31.45
32.05
32.27
31.20
30.70
30.14
29.48
25.20
24.23
23.06
17.18
15.66
14.52
12.51
20.79
21.04
21.83
25.15
25.00
25.32
28.38
27.16
28.03
27.75
26.78
26.60
27.87
28.43
28.66
27.26
27.51
26.47
19.69
9.72
9.02
14.12
18.01
18.97
20.19
22.58
24.21
24.90
28.78
29.14
29.98
30.17
28.56
27.42
19.00
18.41
18.64
17.49
16.97
8.53
8.22
7.69
16.52
18.28
19.60
20.91
22.13
23.48
24.09
28.24
27.90
27.38
27.00
26.86
26.17
25.50
24.40
18.98
18.47
17.28
16.95
16.27
7.99
7.00
6.65
15.39
16.14
17.21
24.49
26.01
26.54
26.46
27.62
27.56
27.29
25.71
16.11
15.52
12.62
8.98
8.72
6.33
6.10
6.13
9.21
19.95
19.04
16.64
12.13
9.00
5.78
6.93
6.02
5.34
4.74
4.39
4.25
4.23
4.33
4.98
13.26
21.56
23.45
20.36
17.94
9.91
6.76
6.07
5.43
5.11
5.13
5.06
5.20
5.33
5.69
7.54
14.76
16.83
19.56
21.28
22.23
19.36
18.22
17.52
15.27
15.63
8.99
8.52
6.45
6.29
5.42
5.09
4.93
4.36
5.14
5.87
21.50
24.74
27.44
28.47
28.54
30.01
29.20
29.42
27.32
26.81
9.07
7.82
10.31
20.50
24.41
26.59
27.47
29.41
28.94
28.68
28.51
26.19
21.57
15.83
11.99
10.68
7.89
7.38
7.46
7.34
17.56
25.25
24.78
25.92
22.45
16.61
10.06
8.46
7.81
7.14
6.62
5.60
7.33
8.64
16.58
23.97
25.85
26.83
27.10
24.97
14.97
9.55
9.42
9.36
16.89
20.34
18.37
18.35
16.96
12.74
10.39
7.32
7.36
7.24
6.97
6.75
13.17
17.61
19.59
19.98
20.10
10.57
10.59
10.40
9.94
9.51
9.86
13.65
14.39
11.07
9.54
10.07
10.77
17.48
17.55
14.61
8.32
14.29
15.28
26.37
24.22
8.35
8.94
27.84
28.12
29.28
29.56
30.15
30.64
31.31
31.40
31.73
31.55
31.72
32.28
32.25
32.40
31.65
27.89
26.61
10.61
11.85
13.20
23.64
24.27
24.57
26.80
27.30
29.33
29.67
30.05
30.62
30.79
31.22
31.16
31.33
31.79
31.94
32.42
33.07
33.00
32.88
33.52
32.92
32.97
32.81
33.02
32.09
32.06
31.18
30.16
23.47
17.87
15.75
21.58
22.52
23.59
26.14
28.73
28.52
29.91
30.08
30.26
31.21
31.35
31.06
31.17
28.80
29.08
28.27
26.96
23.32
21.88
19.94
21.95
23.72
25.63
28.39
28.93
29.54
29.76
29.90
30.39
29.83
29.47
29.21
28.95
26.84
25.04
22.85
20.84
22.83
25.35
26.92
30.54
30.89
31.01
31.28
31.60
31.58
31.80
31.54
30.97
30.36
29.66
25.29
14.79
11.09
19.54
26.97
30.51
32.20
29.77
29.94
30.13
21.92
20.92
20.68
16.29
16.07
22.95
24.16
24.51
17.17
14.07
14.03
7.44
18.94
20.76
22.19
24.26
24.06
18.84
17.66
16.26
7.42
6.67
6.12
5.74
5.68
5.57
5.18
5.12
4.83
4.87
11.38
16.06
17.97
19.28
23.80
25.90
26.57
26.00
7.86
6.85
18.78
23.85
25.14
26.45
28.19
29.86
30.55
30.09
30.24
30.59
8.58
8.92
8.48
7.94
8.79
26.98
28.55
30.50
31.50
32.32
32.54
32.71
33.24
33.37
33.72
33.99
33.83
34.24
34.17
34.09
33.96
34.59
34.41
34.23
33.93
33.59
30.72
30.38
30.68
25.28
16.32
15.68
13.71
13.35
12.15
28.36
31.12
31.49
32.10
32.47
32.66
33.25
32.59
32.29
33.79
33.92
34.20
32.55
32.22
32.75
32.68
29.99
26.35
13.37
18.00
32.14
32.34
32.23
32.76
33.14
33.04
32.78
33.58
32.24
31.85
32.26
31.04
29.82
14.77
27.17
30.49
31.05
31.23
30.88
31.46
32.36
32.93
32.16
31.24
30.82
28.57
27.81
20.81
22.91
25.23
26.33
26.40
24.05
15.86
26.82
27.15
27.68
27.77
28.25
29.07
30.11
30.00
25.39
22.12
11.58
22.14
24.48
26.27
29.71
31.14
31.52
31.74
32.11
32.52
33.45
33.29
33.49
34.16
33.64
33.13
31.48
25.13
16.76
13.77
13.30
26.58
29.10
29.68
30.32
31.25
33.31
34.11
34.56
34.91
35.22
35.14
34.74
35.07
35.30
35.38
35.61
35.57
35.52
35.87
35.71
36.38
36.13
35.48
31.86
23.88
16.43
14.37
25.48
30.83
31.93
32.60
32.65
33.19
32.96
33.03
33.91
33.30
33.32
33.60
32.99
33.36
33.43
33.16
33.12
32.72
31.26
27.95
25.70
24.79
21.69
30.34
30.42
33.09
33.89
33.77
33.75
34.44
34.40
32.74
32.56
31.99
31.63
24.53
15.85
13.22
26.49
30.03
31.10
31.39
31.64
32.30
32.43
33.08
33.71
33.88
33.50
32.89
31.92
30.81
30.28
26.53
30.93
32.63
33.54
34.29
34.00
33.66
33.68
34.36
33.78
33.81
33.42
28.58
26.43
17.07
15.44
13.24
28.45
30.22
30.58
31.02
32.49
33.28
33.55
34.39
34.31
34.18
33.20
33.46
32.80
32.82
32.58
31.96
29.50
24.87
27.11
29.57
31.38
32.90
32.87
33.62
32.38
31.70
25.01
15.41
12.81
28.76
32.48
34.30
33.69
34.32
34.33
33.94
34.37
31.09
30.65
29.36
17.82
23.46
32.15
32.03
33.38
29.88
29.16
26.18
21.65
17.81
19.06
20.54
21.01
27.19
31.41
29.26
19.46
16.49
26.71
28.48
30.60
30.80
30.56
24.30
12.84
15.71
20.15
30.75
30.31
19.47
29.22
30.71
30.94
30.67
30.69
30.41
30.20
28.64
23.90
13.47
19.92
29.19
30.84
31.77
31.71
31.57
33.26
33.63
33.33
32.19
30.27
29.72
27.45
31.97
34.27
34.38
34.49
34.88
34.52
34.50
25.30
26.24
32.84
32.57
33.05
34.46
35.62
36.01
36.67
36.55
37.00
37.41
37.44
38.36
37.47
37.07
36.94
36.58
36.36
35.24
35.43
35.02
32.12
13.53
27.70
31.44
30.04
31.34
34.34
35.04
34.97
35.74
36.16
36.70
37.10
37.30
36.74
36.64
36.72
36.32
36.23
34.35
34.80
28.42
30.61
32.41
33.61
35.26
35.39
36.08
35.93
36.45
36.28
36.97
36.82
36.42
35.40
34.81
19.80
27.25
31.08
33.87
34.90
35.35
35.33
36.20
36.30
35.21
35.58
35.54
35.06
34.55
28.44
32.61
33.22
31.84
31.36
14.04
12.65
27.60
28.98
30.90
30.57
31.88
31.76
29.62
28.16
21.77
28.40
29.24
29.49
31.07
31.47
31.67
31.82
32.45
32.51
28.62
27.34
29.87
32.18
32.83
33.10
33.85
34.05
33.44
31.56
28.81
30.46
32.69
32.86
33.18
34.66
34.61
34.14
35.11
34.85
35.25
35.34
35.13
33.84
27.80
20.12
16.16
9.65
28.28
33.86
34.47
34.60
34.76
35.75
35.83
35.64
35.16
36.17
34.43
34.54
34.10
35.32
34.71
34.69
34.12
34.21
33.74
33.53
17.65
10.56
10.32
9.76
29.12
31.51
31.53
25.66
27.06
27.78
28.49
27.91
26.89
10.02
15.49
13.82
20.63
27.79
28.13
21.43
14.99
19.43
22.90
24.11
18.55
28.79
25.08
13.16
29.06
10.00
23.67
30.76
31.03
25.69
8.61
8.00
8.21
7.52
6.24
9.01
7.18
7.13
7.39
8.77
7.83
6.14
5.32
5.25
5.21
4.69
4.84
4.81
4.54
4.32
4.05
3.95
3.83
3.88
4.00
4.41
4.52
6.58
11.70
5.76
4.89
4.57
4.20
3.59
3.46
3.24
3.27
3.21
3.19
2.95
2.87
2.72
3.79
4.82
6.35
7.51
8.41
5.45
5.30
5.04
4.16
3.86
4.01
3.12
4.29
5.54
7.78
7.60
6.06
5.36
4.60
4.17
4.04
3.31
3.40
2.96
2.81
2.93
7.90
6.66
6.57
5.91
5.00
4.77
4.63
4.43
3.91
3.81
4.02
3.72
3.22
2.99
2.82
3.94
7.06
6.03
5.27
5.65
5.05
5.02
8.30
6.08
5.24
4.55
4.27
26.03
7.95
5.63
5.22
5.19
4.85
4.80
5.40
5.95
5.28
5.03
4.14
3.65
3.30
2.77
2.80
2.54
2.13
2.10
1.98
3.38
6.41
4.40
4.30
3.70
3.57
3.08
3.42
2.92
3.54
6.30
7.59
6.59
4.96
3.84
3.47
3.36
3.49
3.64
3.68
25.88
9.15
9.19
5.88
5.84
5.47
6.64
4.50
6.17
7.65
7.04
5.79
5.31
3.52
3.04
2.91
2.57
2.34
2.07
1.29
1.69
2.52
2.53
2.30
2.19
2.00
3.33
2.76
2.62
2.18
2.03
1.86
3.62
8.01
8.03
6.74
5.58
5.96
5.90
6.11
6.16
6.01
3.80
2.75
2.63
2.61
4.13
5.75
6.79
7.73
5.77
8.59
5.26
4.18
4.42
2.45
1.84
1.73
1.53
1.56
1.79
1.44
1.30
1.20
0.55
0.37
0.43
0.30
1.07
1.19
2.17
2.29
1.41
2.35
6.04
6.18
2.70
2.64
1.95
1.78
1.36
0.92
0.96
0.74
1.22
1.35
2.37
2.44
2.23
2.15
3.11
8.29
7.37
5.15
4.73
3.73
5.17
5.86
6.36
6.09
6.83
4.86
4.19
3.39
3.07
2.65
2.41
2.16
2.51
2.09
1.18
0.87
1.02
0.27
0.26
-0.06
-0.39
-0.46
-0.75
-0.65
-0.98
-1.06
-0.82
-0.99
-1.50
-0.96
-0.62
-1.03
-0.95
-0.55
-0.32
-0.28
-0.01
0.34
0.91
4.56
3.93
3.48
3.29
2.60
2.22
2.11
1.54
1.59
1.85
1.17
0.97
0.85
0.39
0.63
0.05
0.12
0.18
-0.27
0.11
0.24
-0.29
-0.58
-0.85
-0.72
-0.36
0.10
0.68
1.72
4.45
3.01
2.73
2.40
2.43
2.26
1.52
1.23
1.11
1.21
0.99
0.49
0.57
0.70
0.28
0.31
0.04
-0.05
-0.11
-0.64
-0.18
-0.37
-0.73
-0.88
1.16
3.05
3.43
2.86
2.33
1.47
1.38
1.15
1.43
1.10
0.72
0.80
0.32
0.23
0.15
-0.02
-0.15
-0.09
-0.54
-0.33
-0.49
-0.76
-0.84
0.48
1.91
4.47
4.71
3.99
3.87
2.83
2.25
1.77
1.39
1.34
1.25
0.52
0.66
0.79
0.53
0.58
-0.24
-0.12
0.60
1.66
3.60
3.96
3.50
2.46
1.97
1.67
1.27
1.12
1.33
-0.45
-0.30
1.50
3.90
4.34
3.97
3.85
2.97
3.02
1.74
1.26
2.50
1.83
0.76
0.95
0.94
4.08
3.58
2.71
2.55
2.24
2.04
1.31
1.45
0.45
0.84
0.01
-0.14
-0.08
-0.60
-1.39
-1.38
-1.53
-1.69
-1.43
-1.93
-1.97
-1.96
-2.04
-1.72
-1.57
-1.75
-1.68
-1.42
-1.14
-0.50
0.03
2.31
4.59
2.42
1.76
1.40
0.98
0.29
0.65
0.67
0.44
0.07
-1.18
-1.19
-1.35
-1.23
-1.24
-1.62
-1.26
-1.49
-2.09
-1.76
-1.94
-2.48
-2.42
-2.61
-2.70
-2.76
-2.45
4.78
3.25
2.02
0.90
0.61
0.46
-0.10
-0.59
-0.77
-1.08
-1.00
-1.59
-1.56
-1.52
-1.66
-1.55
-2.26
-2.23
-2.15
-0.86
0.51
1.70
3.20
2.98
2.74
1.94
1.03
0.40
0.22
-0.13
-0.16
-0.57
-1.40
-2.17
-1.80
-2.39
-2.16
-2.00
-2.21
-2.37
-2.94
-3.34
-3.50
-3.71
-3.38
-3.69
-4.02
-4.16
-3.95
-2.18
-1.54
1.49
4.38
2.85
2.36
1.64
1.48
0.59
-0.53
-0.70
-0.63
-0.47
-0.03
-0.43
-0.90
-1.09
-1.17
-1.81
-3.00
-2.90
-2.89
-3.56
-3.60
-3.28
-3.08
-3.91
-4.41
-4.82
-4.88
-4.71
-4.23
-4.14
-4.72
-4.92
-4.75
-4.60
-4.55
-3.39
-0.20
2.79
2.08
1.08
0.16
-1.12
-2.06
-2.11
-2.55
-2.30
-2.54
-3.24
-2.93
-3.21
-3.09
-3.40
-3.72
-3.68
-3.36
-3.89
-3.78
-3.66
-3.73
-3.82
-4.21
-4.17
-4.38
-4.49
-5.16
-4.99
-5.21
-4.69
-4.57
-4.30
-3.87
-2.68
-0.21
5.23
5.82
4.12
4.68
8.69
2.28
1.90
1.32
1.28
0.20
0.08
0.06
0.13
0.93
1.87
2.21
2.58
5.07
2.84
3.28
1.89
4.99
3.61
3.76
4.03
1.09
2.05
4.21
4.09
2.27
2.49
2.06
2.59
5.39
4.97
3.98
4.06
4.11
3.53
3.55
3.75
3.35
3.66
3.32
2.69
2.32
1.99
0.75
0.73
0.64
6.49
4.46
3.26
2.67
1.71
1.46
0.36
-0.04
0.17
0.14
-0.07
-0.26
-0.79
-0.51
6.87
1.62
1.13
-0.31
-0.74
-1.05
-1.16
5.37
1.51
0.50
0.19
-0.52
-0.71
-0.93
-0.48
-0.91
-1.13
-1.64
-2.22
-2.08
-0.69
-0.41
-0.44
0.00
1.92
4.64
5.46
3.78
3.51
4.24
4.62
4.31
4.37
4.75
4.07
6.77
0.62
0.35
-0.56
-0.83
-1.74
-1.79
-2.03
-1.92
-2.01
-2.14
-2.13
-1.41
-1.11
-0.35
-0.17
0.77
0.69
0.21
0.02
0.47
0.81
-0.23
0.41
0.83
1.06
4.22
4.58
-0.19
-0.81
-1.22
-0.68
-1.30
-1.48
-1.28
-0.87
0.25
1.55
1.60
0.82
0.56
0.54
0.38
-0.42
-0.97
4.26
2.39
2.89
1.05
2.90
3.13
1.37
1.04
2.78
1.63
0.88
-0.22
-0.25
-1.02
3.41
3.34
1.68
0.78
1.65
8.91
-0.89
-1.29
-1.46
5.81
2.56
-0.94
-1.04
-1.32
-1.83
-1.61
-1.20
-1.27
-1.31
4.28
2.14
-1.44
-1.99
-2.43
-2.52
-2.58
-2.34
-2.38
-2.49
-3.61
-3.64
-3.74
-4.27
-4.31
-4.33
-4.63
-4.47
-4.68
-4.89
-4.83
-5.02
-4.87
-4.59
-4.53
-4.35
-4.51
-4.67
-4.78
-4.62
-4.97
-4.73
-4.70
-4.05
-2.80
-2.73
-2.78
-1.45
-0.92
-2.46
-2.84
-3.31
-3.45
-3.48
-3.81
-3.90
-4.10
-3.92
-4.54
-4.85
-5.26
-5.20
-5.37
-5.43
-5.34
-5.51
-5.89
-5.69
-5.77
-5.88
-5.86
-5.96
-5.95
-6.26
-6.33
-6.61
-6.50
-6.40
-6.53
-6.71
-6.62
-6.57
-6.14
-6.41
-6.44
-6.43
-6.54
-6.68
-6.76
-6.46
-6.29
-5.94
-3.16
4.44
-1.07
-1.70
-2.07
-2.10
-1.88
-1.82
-2.05
-2.67
-2.60
-3.49
-3.51
-3.13
-3.11
-3.23
-2.85
-2.95
-2.40
-2.02
-1.25
-1.78
-1.95
0.09
2.38
3.92
3.89
-1.47
-1.36
-1.10
-1.15
-1.60
-1.71
-1.67
-1.84
0.42
-1.77
-2.35
-2.63
-3.43
-3.54
-3.75
-4.13
-4.58
-4.15
-4.48
-4.74
-5.07
-5.19
-5.66
-5.47
-5.56
-4.98
-4.95
-5.36
-4.66
-4.40
-4.08
-3.96
-3.32
-2.27
-1.65
-2.77
-3.01
-2.81
-3.55
-3.84
-4.37
-4.90
-5.10
-5.52
-5.31
-5.60
-5.81
-5.79
-5.67
-5.78
-6.19
-5.80
-5.62
-5.46
-4.28
-4.25
-3.99
-3.63
-2.51
-1.63
-0.34
-0.67
-0.66
-0.78
-1.01
-0.38
-0.61
-1.21
-1.34
-1.90
-2.19
-2.20
-2.25
-2.24
-2.33
-2.36
-2.44
-2.56
-2.65
-2.31
-2.62
-2.32
-1.86
-0.80
-1.51
-1.85
-2.29
-2.47
-2.50
-2.99
-2.75
-3.15
-3.29
-3.37
-3.27
-3.14
-3.25
-3.22
-3.33
-3.42
-3.46
-3.44
-3.18
-3.52
-3.47
-3.41
-3.30
-2.97
-2.88
-2.83
-2.71
-1.98
1.01
3.10
-2.96
-3.19
-3.53
-3.98
-4.43
-4.96
-4.64
-4.77
-5.29
-4.93
-5.28
-4.94
-4.19
-4.20
-4.46
-3.94
-3.70
-3.80
-3.58
-3.05
-2.66
-2.12
0.86
1.81
1.00
-3.02
-3.86
-2.28
-2.74
-3.76
-4.11
-4.26
-4.56
-5.11
-5.18
-5.87
-5.70
-5.82
-6.23
-6.13
-6.09
-6.12
-5.90
-6.31
-6.65
-6.45
-7.14
-7.16
-6.90
-7.08
-7.22
-7.24
-7.25
-7.09
-7.37
-7.36
-7.44
-7.34
-7.02
-1.58
-2.98
-5.01
-5.06
-5.74
-6.32
-6.39
-6.63
-6.17
-6.28
-5.91
-4.91
-4.01
-3.88
-3.26
-1.37
-2.41
-5.40
-5.54
-6.18
-7.18
-7.45
-8.21
-9.43
-9.61
-9.96
-10.00
-10.91
-10.63
-11.19
-11.35
-12.03
-12.64
-13.12
-12.99
-12.34
-12.65
-12.68
-13.09
-13.06
-13.92
-14.01
-14.15
-13.86
-12.71
-13.99
-14.63
-14.20
-14.21
-13.78
-13.72
-13.97
-12.01
-11.26
-11.10
-10.64
-9.44
-8.49
-8.31
-7.30
-6.37
-4.07
-4.76
-5.93
-6.30
-7.12
-7.39
-7.64
-8.72
-9.11
-9.05
-9.33
-9.90
-10.58
-10.38
-10.56
-10.83
-11.23
-10.93
-10.78
-11.09
-11.70
-11.63
-11.41
-11.57
-13.22
-12.21
-11.88
-12.30
-12.00
-12.02
-12.29
-12.55
-12.53
-11.95
-11.61
-11.14
-10.60
-10.23
-9.87
-9.77
-9.31
-9.01
-8.86
-8.81
-8.71
-8.70
-8.51
-8.11
-7.84
-7.17
-7.31
-6.87
-6.85
-6.58
-6.96
-7.13
-7.01
-6.73
-4.81
1.14
-1.33
-1.89
-1.87
-1.73
-5.27
-7.05
-7.42
-7.74
-7.32
-7.94
-8.41
-8.85
-9.07
-8.96
-9.25
-8.87
-9.41
-9.57
-9.63
-9.86
-10.97
-9.82
-10.07
-10.66
-11.47
-11.65
-11.34
-11.00
-11.84
-11.96
-12.15
-11.99
-12.11
-12.89
-12.54
-12.56
-13.10
-11.97
-12.05
-12.45
-12.39
-12.35
-13.30
-13.15
-12.77
-12.14
-12.96
-13.25
-12.69
-12.52
-11.82
-10.19
-9.71
-9.00
-8.17
-7.19
-6.72
-1.91
-7.35
-8.33
-8.39
-8.97
-9.68
-9.98
-10.18
-10.15
-9.94
-10.45
-11.36
-11.02
-11.12
-11.91
-11.51
-11.79
-11.78
-12.10
-12.12
-12.18
-12.32
-12.51
-12.60
-12.22
-12.63
-12.79
-12.59
-13.07
-13.44
-13.53
-13.28
-13.50
-13.45
-13.31
-13.46
-13.48
-13.82
-13.63
-13.83
-13.69
-13.80
-12.67
-11.03
-10.49
-10.41
-7.93
-6.04
-4.84
-6.06
-7.47
-7.38
-8.40
-8.73
-8.98
-9.49
-9.66
-9.95
-9.67
-9.64
-9.69
-9.59
-10.02
-9.60
-10.33
-10.13
-9.76
-9.37
-9.16
-9.42
-9.21
-10.16
-10.34
-10.87
-10.51
-11.16
-11.06
-11.11
-11.08
-11.45
-11.38
-11.44
-11.87
-11.33
-11.18
-10.96
-10.26
-9.79
-8.94
-8.36
-7.59
-3.04